---
version: "1.0.3"
lastUpdated: "19.04.2026"

title: "Cookies"
description: "Informationen zu verwendeten Cookies, Zwecken, Laufzeiten und Opt-out-Optionen."
---

---


## Welche Cookies nutzen wir?

Wir setzen ausschließlich technisch notwendige Cookies zur Speicherung Ihrer Cookie-Einwilligung. Es werden keine Tracking- oder Werbe-Cookies gesetzt.

Alle Cookies werden ausschließlich lokal in Ihrem Browser gespeichert und nicht an Dritte übermittelt.


## Zweck der Cookies

Diese Cookies dienen ausschließlich dazu, Ihre Einwilligungsentscheidung zu speichern, damit Sie Ihre Wahl nicht bei jedem Besuch erneut treffen müssen. Ohne diese Cookies würde der Einwilligungs-Banner bei jedem Seitenaufruf erneut erscheinen.


## Weitergabe an Dritte

Wir geben keine durch Cookies erhobenen Daten an Dritte weiter.


## Alle Cookies die wir verwenden

| Cookie-Name                   | Zweck                                                         | Laufzeit |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| `liorith-consent-necessary`   | Speichert, ob notwendige Cookies akzeptiert wurden            | 365 Tage |
| `liorith-consent-analytics`   | Speichert Ihre Entscheidung zur Nutzung von Analytics         | 365 Tage |
| `liorith-consent-preferences` | Speichert Ihre Entscheidung zur Nutzung von Präferenz-Cookies | 365 Tage |


## Widerruf oder Änderung Ihrer Einwilligung

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern oder die Einwilligung widerrufen — über die Einstellungen auf dieser Seite oder durch Löschen der Cookies in Ihrem Browser.

<div className="my-6 p-4 border border-fd-border rounded-lg bg-fd-secondary/20">
  <div className="text-sm text-fd-muted-foreground mb-3">
    Verwalten Sie Ihre Analytics-Cookie Präferenzen:
  </div>
  <CookieSettingsButton />
</div>

---

<Version />

---
