---
version: "1.0.1"
lastUpdated: "13.04.2026"

title: "Gitlab Barrierefreiheitserklärung"
description: "Barrierefreiheitserklärung für die Gitlab Instanz von Liorith."
---

---

## Barrierefreiheitserklärung – GitLab-Instanz

Gitlab wird nicht von Liorith entwickelt, sondern von Gitlab Inc., einem Unternehmen mit Sitz in den USA. Daher haben wir keinen direkten Einfluss auf die Barrierefreiheit der Gitlab-Plattform. Gitlab Inc. hat jedoch öffentlich erklärt, dass sie sich der Barrierefreiheit ihrer Plattform verpflichtet fühlen und kontinuierlich daran arbeiten, die Zugänglichkeit für alle Nutzer zu verbessern.

---

<Version />

---
