---
version: "1.0.1"
lastUpdated: "13.04.2026"

title: "Barrierefreiheit"
description: "Angaben zur Zugänglichkeit der Website und Maßnahmen zur barrierefreien Nutzung."
---

---

Wir bei Liorith legen Wert darauf, unsere Website für alle Nutzer zugänglich und nutzbar zu gestalten.


## Unsere Maßnahmen

- Tastaturbedienbarkeit: Alle interaktiven Elemente, Menüs und Panels sind per Tab erreichbar.
- Screenreader-Unterstützung: Inhalte werden strukturiert ausgegeben, sodass Screenreader sie korrekt interpretieren können.
- Kontraste & Farben: Die Website unterstützt hohe Kontraste und Farbanpassungen für bessere Lesbarkeit.
- Responsive Design: Die Website ist für verschiedene Geräte und Bildschirmgrößen optimiert.
- Akkordeons & Popups: Inhalte in Akkordeons oder Popups sind nur erreichbar, wenn diese geöffnet sind, um Fokusverlust zu vermeiden.


## Einschränkungen
Trotz dieser Maßnahmen können einige Bereiche der Website noch nicht vollständig barrierefrei sein, insbesondere bei dynamischen Inhalten oder extern eingebetteten Medien.


## Feedback
Wenn Sie Barrieren entdecken oder Unterstützung benötigen, können Sie uns jederzeit kontaktieren:

E-Mail: [support@liorith.com](mailto:support@liorith.com)

Wir prüfen Ihr Feedback schnellstmöglich und bemühen uns um Verbesserungen.

---

<Version />

---
